20 ANOS DE NUFACE (NÚCLEO DE DEFEITOS DA FACE): DA HISTÓRIA À INOVAÇÃO

XXV Encontro de Extensão

Andrezza Martins do Nascimento, Emanoel de Jesus Alcantara Filho, Samara Sales Marinho Rocha, Karina Matthes de Freitas Pontes, Willian Yukio Egawa, Wagner Araujo de Negreiros

O Núcleo de Defeitos da Face (NUFACE) foi criado em 1996 e funciona na Clínica de Prótese do Curso de Odontologia da UFC, com a finalidade de reabilitar, integralmente, pacientes com mutilações faciais, quanto à estética, anatomia, função e no quesito psicossocial. Assim, objetiva-se relatar a trajetória de 20 anos do NUFACE, focando em sua importância social e científica. Sua equipe é multidisciplinar, sendo formada por profissionais voluntários (dentistas, fonoaudiólogas e psicólogos) e por acadêmicos de Odontologia, além de oncologistas do Instituto do Câncer, unidos em busca de restaurar a aparência facial e as funções de fala, mastigação, deglutição e respiração, reabilitando assim estética e funcionalmente esses pacientes, para que tenham sua autoestima melhorada, com devolução do seu conforto psicológico e sua reintegração no convívio social, de uma forma digna e plena. O ambulatório atende pacientes das regiões Norte e Nordeste, através da confecção de próteses faciais e/ou obturadores palatinos. Além disso, o NUFACE é o único responsável pela formação acadêmica na especialidade de prótese bucomaxilofacial, visto que essa não integra a grade curricular, através de atendimento clínico, pesquisas e seminários, resultando também em atualização científica de toda a equipe. As ações desenvolvidas para essa reabilitação complexa e desafiadora fazem do NUFACE um projeto de grande relevância e impacto social, com importância imensurável na reabilitação de pacientes mutilados.

Palavras-chave: Prótese bucomaxilofacial. Deformidades. Odontologia.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 1, 2016

3464