DISPLASIA ARRITMOGÊNICA DE VENTRÍCULO DIREITO EM PACIENTE USUÁRIO DE COCAÍNA: RELATO DE CASO

XXXV Encontro de Iniciação Científica

Mariana Pereira Ribeiro, Ana Beatriz Gordiano Vasconcelos Valente, Frederico Carlos de Sousa Arnaud, Filadelfo Rodrigues Filho, Tales Torricelli de Sousa Costa e Silva, Joao Luiz de Alencar Araripe Falcao

INTRODUÇÃO: A Displasia Arritmogênica de Ventrículo Direito (DAVD) é uma doença do grupo das Cardiomiopatias, caracterizada pela conversão de células miocárdicas por fibroadipócitos, podendo apresentar-se clinicamente com extrassístoles ventriculares assintomáticas, taquicardia ventricular e até morte súbita. Uso de cocaína está associada a diversas complicações cardiovasculares, por mecanismos que variam desde o vasoespasmo coronariano a lesão direta das coronárias. RELATO DE CASO: Paciente de 33 anos, usuário de cocaína, deu entrada na emergência do Hospital de Messejana com quadro de taquicardia ventricular monomórfica com instabilidade hemodinâmica. Foi submetido à cardioversão elétrica, com reversão do ritmo, e intubação orotraqueal, sendo admitido na UTI Respiratória. Após alta da UTI foi encaminhado para a enfermaria onde foi realizada investigação com Ressonância Magnética cardíaca que sugeriu o diagnóstico de Displasia Arritmogênica de Ventrículo Direito. Em decorrência do episódio prévio de TV com instabilidade, foi indicada a aposição de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI). DISCUSSÃO: O caso em questão retrata uma complicação da DAVD em um paciente jovem com histórico de uso de cocaína. A associação entre esses dois fatores pode estar ligada a uma maior frequência e gravidade de complicações cardiovasculares em paciente com DAVD. Estudos adicionais são necessários para elucidar essa relação de causa e efeito.

Palavras-chave: displasia arritmogênica. cocaína. arritmia.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 1, 2016

1138