TRATAMENTO DE RESÍDUO GERADO EM UM LABORATÓRIO DE PESQUISA PELO SISTEMA H2O2/UV.

XXXVI Encontro de Iniciação Científica

Ramon Jordao Gomes Barroso, Juliene Tomé Oliveira, Luiz Thiago Vasconcelos da Silva, Victor Bruno Castro Ribeiro, Eliezer Fares Abdala Neto, Ronaldo Ferreira do Nascimento

Os Laboratórios de análises e pesquisas geram uma gama de resíduos no desenvolvimento de seus estudos. A quantidade gerada de resíduos neste segmento é pequena quando comparado às atividades industriais, mas a questão ambiental é que estes resíduos não possuem uma técnica padrão para o seu tratamento, devido ao potencial de variação da sua composição. Os processos oxidativos avançados (POAs) se baseiam na geração do radical hidroxila (.OH) que é produzido in situ e permite à completa mineralização de inúmeras espécies químicas de relevância ambiental, isto é, convertê-los inteiramente em CO2, H2O e ácidos minerais em tempos relativamente curtos. Este trabalho tem como objetivo a aplicação do sistema H2O2/UV no tratamento de um resíduo obtido após tratamento de eletrocoagulação de um efluente têxtil. O estudo de degradação do resíduo foi realizado em escala piloto em uma câmara de irradiação de 1,20 m de comprimento e 2,8 cm de diâmetro interno constituída de um tubo de quartzo, com fonte de irradiação ultravioleta (UV) obtida por sete lâmpadas germicida de baixa pressão de vapor de mercúrio de 30 watts. Durante os experimentos as seguintes condições foram estudadas: 25 mL H2O2/7 lâmpadas de UV, 12,5 mL de H2O2/ 7 lâmpadas de UV, 7 lâmpadas de UV e 25 mL de H2O2. O tempo de degradação foi de 120 minutos. As análises de pH, condutividade, turbidez, cor verdadeira e COT foram analisadas a cada 20 minutos de experimentos. A partir desses experimentos foi possível observar que os melhores percentuais de remoção de cor e COT (98,71% e 65,52%, respectivamente), foram obtidos quando o sistema 25 mL de H2O2/ 7 lâmpadas UV foram utilizadas. Assim, este estudo demonstrou a eficiência no tratamento desse resíduo melhora utiliza-se o sistema H2O2/UV e o maior volume de peróxido de hidrogênio estudado.

Palavras-chave: Resíduo. POA. Desgradação. Escala Piloto.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017

1762