ÁCIDO ZOLEDRÔNICO REDUZ A MOVIMENTAÇÃO DENTÁRIA EM RATOS PELA INIBIÇÃO DA REABSORÇÃO ÓSSEA

X Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação

Bianca Moreira Kurita, Mylena Sabóia Costa, Iracema Matos de Melo, Vilma de Lima

A movimentação dentária induzida (MDI) combina respostas de reabsorção e neoformação ósseas que ocorrem nos lados de compressão e tração do ligamento periodontal (LP), respectivamente, culminando em remodelação óssea. O ácido zoledrônico é um bisfosfonato potente utilizado no tratamento de patologias ósseas graves, como metástases e osteoporose. Tal condição incentivou seu estudo na a remodelação óssea alveolar da MDI. Avaliou-se o efeito do ZOL na remodelação óssea da MDI. A MDI foi realizada em ratos Wistar anestesiados pela instalação e ativação de uma mola fechada de níquel-titânio com 50 gf, fixada ao 1° molar superior esquerdo e aos incisivos superiores. Os mesmos receberam H2O destilada (1 ml/kg; não tratado - NT) ou ZOL (50, 100 e 200 g/kg-i.v.), 5 min antes da inserção do dispositivo, e no 7ºd. Nos dias zero e 11ºd as hemiarcadas foram mensuradas para avaliação da MDI e após eutanásia dos animais, foram removidas e processadas para análise imunohistoquímica das marcações para TNF-. No 11ºd, o ZOL reduziu a MDI (ZOL 50 g/kg = 2,6±0,2; ZOL 100= 1,4±0,1; ZOL 200= 0,7±0; NT= 7,8±0,5; Controle (C) = 1±0,3; p&lt;0,05). ZOL (200 g/kg) diminuiu as marcações para TNF- (compressão: ZOL 200=7±1,1; NT= 27,7±1,4; C=16±2; tração: ZOL 200=6±1,7; NT= 18,3±0,9; C=15,6±1,7; p&lt;0,05), RANKL (compressão: ZOL 200= 2,3±0,3; NT= 14,3±3,4; N= 4,7±0,33; tração: ZOL 200= 1,6±0,3; NT= 14,3±0,6; N= 4,7±0,9; p&lt;0,05) e OPG (compressão: ZOL 200= 2,3±0,3; NT= 3±0,6; N= 4,7±0,9; tração: ZOL 200= 3,3±0,3; NT= 12,7±1,8; N= 5±1; p&lt;0,05), culminando em redução (p&lt;0,05) da razão RANKL/OPG (compressão: ZOL 200= 1±0; NT= 4,8±0,9; N= 1±0,13; tração: ZOL 200= 0,5±0,1; NT= 1,3±0,2; N= 0,9±0; p&lt;0,05), sendo corroborada pela menor imunomarcação de células TRAP+ (compressão: ZOL 200= 4±1,7; NT= 20,7±0,9; N= 1±0,13; tração: ZOL 200= 2,7±0,33; NT= 2,7±1,2; N= 2±0; p&lt;0,05). Assim, ZOL reduziu a MDI por diminuição da atividade osteoclástica, principalmente no lado de compressão do LP. Apoio: CNPq.

Palavras-chave: Ácido Zoledrônico. Movimentação dentária. Osteoclastos. Ratos.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017

1866