ADSORÇÃO DE ÍONS FOSFATO POR NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA CARREGADAS POSITIVAMENTE

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Isaac Lucas Araujo Lopes, PEDRO MARTINS DA SILVA FILHO, HELENA BECKER, Elisane Longhinotti

O Fósforo é um elemento essencial para a vida, é o segundo não metal mais abundante no corpo humano, participando na composição de ossos e dentes, também integra o DNA e RNA. Nas plantas é um nutriente necessário, pois atua no crescimento, maturidade e formação das sementes. Devido a sua importância na agricultura e a dificuldade de fixação, faz-se uso de fertilizantes a base de fosfato, esses são usados indiscriminadamente e em grande quantidade. Em contato com a chuva, são lixiviados até os corpos hídricos, contaminando-os. Vale ressaltar que a agricultura não é o único contaminador, mas a pecuária, o esgoto doméstico e a indústria também. Chegando aos corpos hídricos o fosfato leva ao crescimento exagerado de macrófitas aquáticas, que por sua vez reduzem a biodisponibilidade de oxigênio para os organismos vivos e induzem a proliferação de substâncias tóxicas, nocivas à saúde. Todos esses fatores levam a eutrofização e morte do corpo hídrico. Controlar e remediar a contaminação de corpos hídricos por fosfato é uma questão de saúde socioambiental, pois a eutrofização inutiliza reservatórios de água impedindo o acesso de comunidades que sofrem com a escassez de água. O presente trabalho vislumbra a síntese e a utilização de nanopartículas com carga positiva na adsorção de fosfato. Esse material pode ser utilizado em corpos hídricos já contaminados ou em prevenção, aplicados em indústrias, residências e setores da agricultura. O material tem tamanho entre 65 e 140 nm, carga superficial positiva de +22,1 mV e alta área superficial (848 m2g-1). Foram feitos testes qualitativos de adsorção em soluções de 50 mL contendo íons fosfato (PO43-) a 100 mgL-1 e observou-se que o material tem potencial para tal destino. Espectro UV-VIS e espectro no infravermelho (1000 - 1250 cm-1) indicam a captura de fosfato nos poros das nanopartículas. Posteriormente será feito testes quantitativos, para testar a real eficiência do método adsortivo. Agradecimentos: CNPQ, FUNCAP, CAPES.

Palavras-chave: ADSORÇÃO. FOSFATO. EUTROFIZAÇÃO. NANOPARTÍCULAS.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

825