ANÁLISE QUANTITATIVA DA SOLUÇÃO DE EXTRAÇÃO DE METAIS DO LIXO ELETRÔNICO POR ICPS

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Andreia Marina Fernandes de Sousa, LEVY FERREIRA DE PAULA, JÉSSICA GOMES DA SILVA, RUTH MARIA BONFIM VIDAL, Ruth Maria Bonfim Vidal

INTRODUÇÃO: é cada vez mais crescente o número de resíduos eletrônicos que necessitam de uma atenção maior em seu descarte. Um exemplo disso são as placas de circuito impressos (PCI) de computadores, formados de uma forma geral de polímeros, cerâmicas e metais. Uma forma de descarte ambientalmente correto passa pelo reaproveitamento desses metais, através da hidrometalurgia. OBJETIVO: Extrair e recuperar os metais componentes das PCIs, testanto variados solventes, diversos volumes e diferentes tempo de digestão, a fim de verificar a viabilidade econômica da extração dos mesmos. METODOLOGIA: Inicialmente extraímos os metais componentes das PCIs via ataque ácido, com controle de gases produzidos a fim de evitar que estes sejam lançados na atmosfera. Em seguida análise quantitativo de metais via método instrumental de ICPS. E por fim realizar a obtenção a determinação da viabilidade econômica do processo versus os processos mercadológicos de produção desses metais à partir dos minérios propriamente dita dos metais. RESULTADOS: A extração utilizando água régia foi eficiente, assim como a absorção dos gases produzidos no ataque ácido, qualitativamente foi identificada a presença de Cu, Ni, Fe, Al e Sn. CONCLUSÃO: A extração de metais das PCIs é relativamente simples em escala laboratorial, o processo ainda necessita ser avaliado quanto à aplicação em escala industrial, necessitando assim de um aprofundamento nos métodos de extração e obtenção dos metais.

Palavras-chave: placas de circuitos impressos. Análise qualitativa. Reciclagem. Sustentabilidade.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

895