AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE FARNESOL FRENTE A ESPÉCIES DO COMPLEXO SPOROTHRIX SCHENCKII

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Juliana Maria Maciel, RAISSA GEOVANNA PEREIRA LOPES, GLAUCIA MORGANA DE MELO GUEDES, MARCOS FABIO GADELHA ROCHA, Raimunda Samia Nogueira Brilhante

INTRODUÇÃO: A esporotricose é uma doença subcutânea, causada por fungos pertencentes ao complexo Sporothrix schenckii. Devido o limitado arsenal terapêutico de antifúngicos, a busca por novas substâncias com potencial antifúngico torna-se necessária. Farnesol (F-OH) é um componente de óleos essenciais, já descrito com potencial antifúngico. OBJETIVOS: Avaliar a atividade antifúngica do farnesol contra Sporothrix spp. na forma leveduriforme. METODOLOGIA: Estudo experimental com abordagem quali e quantitativa, realizado com 17 cepas de Sporothrix spp. na forma leveduriforme. Os testes foram realizados baseados no documento M27-A3 do CLSI, com adaptações. O F-OH foi testado em concentrações variando de 0,125 a 64 µM. A concentração inibitória mínima (CIM) do F-OH foi definida como a menor concentração capaz de inibir 80% do crescimento fúngico. Para o ensaio em biofilme, foram preparados inóculos de 2,5 × 105 ufc/mL e incubados em microplacas por 5 dias a 37ºC e posteriormente expostos ao T-OH em concentrações de 0,5 a 256 µM. RESULTADOS: As CIM e CFM do F-OH variaram de 0,03 a 0,25 µM e 0,25 a 2 µM, respectivamente. F-OH reduziu significativamente (p&lt;0,05) a biomassa e atividade metabólica dos biofilmes de Sporothrix spp., preservando a estrutura de microcolônias do biofilme. Houve sinergismo de F-OH com AMB tanto em cultivos planctônicos como em biofilmes de S. brasiliensis e S. schenckii stricto sensu. CONCLUSAO: Este estudo demonstrou que o F-OH apresentou atividade antifúngica, in vitro, contra Sporothrix spp. tanto em crescimento planctônico como em biofilme, além de apresentar potencial sinérgico de interação com anfotericina B. Desta forma, são necessários novos estudos para entender os mecanismos de ação desses compostos sobre Sporothrix spp. Agradeço ao CNPq pelo apoio financeiro.

Palavras-chave: Sporothrix. Farnesol. Sensibilidade. Biofilme.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

959