AVALIAÇÃO FISIOLÓGICA DO CAPIM-MASSAI NO PERÍODO CHUVOSO, MANEJADO ATRAVÉS DE UMA FREQUÊNCIA E DUAS INTENSIDADES DE PASTEJO, UTILIZANDO OVINOS MORADA NOVA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Dayanne Ribeiro do Nascimento, ÍTALO TEIXEIRA LUIZ PEREIRA, JEFTE ARNON DE ALMEIDA CONRADO, MARCOS NEVES LOPES, Magno Jose Duarte Candido

Objetivou-se avaliar o comportamento fisiológico do capim-massai manejado de duas formas distintas. O experimento foi conduzido no período chuvoso de 2018, em uma área de capim-massai (Megathyrsus maximus cv. Massai) pertencente ao Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura da Universidade Federal do Ceará – NEEF/UFC. O piquete possuía aproximadamente 185 m² e era pastejado por ovinos da raça Morada Nova. Os tratamentos consistiram de uma Interceptação de luz (IL) de 85% e dois índices de área foliar residual (IAFr) 0,8 e 1,8. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 4 repetições. As variáveis analisadas foram: taxa de transpiração foliar (E, mmol m- 2 s-1); taxa fotossintética (A, µmol m-2 s-1); taxa de condutância estomática (gs, mol m-2 s-1), concentração interna de dióxido de carbono (Ci, ppm), temperatura da folha (T° Folha, °C) e índice SPAD. Para se realizar as leituras foram usados dois equipamentos: Analisador de trocas gasosas por infravermelho (IRGA) modelo LC-Pro-SD e clorofilômetro modelo SPAD-502. As medidas foram tomadas na última folha recém-expandida da gramínea. Foi realizada análise de variância pelo teste “F” e teste de comparação de médias (Tukey, P&lt;0,05). O programa utilizado foi o Sisvar versão 5.6. As variáveis A, E, gs, Ci e SPAD não apresentaram diferença, sendo observadas as médias 17,66 + 2,17, 2,22 + 0,02, 0,25 + 0,06, 201,83 + 20,99 e 30,91 + 2,24, respectivamente. No entanto foi observada diferença para a variável T° Folha, com valores de 30,83 e 33,67 ºC para os IAFrs de 0,8 e 1,8, respectivamente. Possivelmente como o equipamento utilizado para quantificar as variáveis fisiológicas realiza leituras pontuais na folha e também devido à ocorrência um veranico entre as mensurações nos diferentes tratamentos, houve uma variação nas respostas que reduziu a precisão experimental. A expectativa é elevar tal precisão com a continuidade dos ciclos de pastejo, que ainda estão sendo avaliados. Agradecimento: CNPQ.

Palavras-chave: índice SPAD. manejo do pastejo. ‘Megathyrsus' sp.. trocas gasosas.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1037