CARACTERIZAÇÃO GEMOLÓGICA E ASPECTOS DE SEMELHANÇA E DIFERENÇA ENTRE QUARTZO ROSA E UMA ESCAPOLITA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Laryssa de Sousa Carneiro, TEREZA FALCÃO DE OLIVEIRA NERI, JÉSSICA DE SOUSA CARDOSO, RAYRON MAIA RODRIGUES, Lucilene dos Santos

A Escapolita é uma gema de cor rosa ou violeta bastante apreciada no comércio e nas joalherias que devido a várias características gerais de coloração, pode facilmente ser confundida com o quartzo rosa, as várias afinidades gemológicas existentes entre estas duas gemas podem ocasionar em equívocos durante a classificação. Gemólogos e profissionais experientes diferem uma escapolita de um quartzo com facilidade, no entanto, a escapolita possui uma infinidade de propriedades muito parecidas às deste mineral, de forma que se não fossem as poucas diferenças entre os dois materiais, esta gema deveria pertencer ao grupo dos quartzos. Ambos os minerais podem ser transparentes ou translúcidos, sendo predominantemente transparentes, quando ocorrem em tonalidades muito próximas torna-se necessário o uso de diversos instrumentos, que ao indicarem características físicas, mineralógicas e gemológicas, permitem a diferenciação. Para uma avaliação e classificação precisa da escapolita e do quartzo são usados o refratômetro, que possibilita verificar o índice de refração das gemas que são, respectivamente, 1,54 - 1,57 e 1,54 – 1,55, além disso, pode ser necessário visualizar a birrefringência, que gira em torno de 0,009 para ambos, o caráter e o sinal ótico. Para que a leitura dos índices de refração das gemas seja possível, usa-se o bromofórmio, que também é usado para determinar suas densidades relativas que é de 2,65 g/cm³ para ambos os minerais. A lâmpada fluorescente de ultravioleta permite visualizar se as gemas possuem ou não fluorescência, ao microscópio gemológico, pode ser visto em ambos os materiais a presença de possíveis fraturas dos tipos concóide e quebradiça. Após os diversos estudos e observações realizados no laboratório gemológico, pode-se afirmar que a escapolita tem várias características em comum com o quartzo de qualidade gemológica, tornando evidente a utilização de uma série de equipamentos para sua diferenciação.

Palavras-chave: Gemologia. Identificação. Escapolita. Quartzo Rosa.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1098