CARACTERÍSTICAS DOS GAMETAS DE CURIMATÃ COMUM (PROCHILODUS BREVIS) MANTIDOS EM LABORATÓRIO

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Jose Pedro Vieira Arruda Junior, MAYARA SETÚBAL OLIVEIRA ARAÚJO, RAPHAEL WILLIAM PONTE NERES, CARMINDA SANDRA BRITO SALMITO VANDERLEY, Jose Roberto Feitosa Silva

Prochilodus brevis é uma espécie de peixe endêmica da região Nordeste do Brasil que necessita migrar contra a corrente dos rios para se reproduzir. Fatores antrópicos e naturais estão ameaçando a reprodução desses animais, tornando necessário o desenvolvimento de estratégias de reprodução para a conservação desta espécie. O objetivo desse trabalho foi de descrever a morfologia dos gametas de P.brevis mantidos em cativeiro a fim de produzir informações que possam servir de subsídios para o estabelecimento de protocolos de reprodução assistida desta espécie em laboratório. Machos e fêmeas de curimatã foram induzidos à espermiação e à desova através de tratamento hormonal com duas doses diferentes de extrato hipofisário de carpa com intervalo de 12 horas entre as aplicações. Após 6 horas da segunda aplicação do hormônio nos machos, estes foram sedados com Eugenol. Seguiu-se a uma massagem manual na região abdominal do animal no sentido ântero-posterior para liberação do sêmen. O material foi coletado e analisado quanto à morfologia através de coloração com rosa bengala e visualização em microscópio de contraste de fase. Já os ovócitos foram coletados 225 horas-grau após a aplicação da segunda dose de hormônio, da mesma forma que nos machos, mas sem sedação. Os ovócitos foram coletados e avaliados em relação à sua adesividade, cor e forma através de observação com auxílio de microscópio de luz. Resultados evidenciaram que os espermatozoides de P. brevis possuem cabeça sem acrossoma e cauda única. Já os ovócitos são esféricos, sem adesividade e possuem uma cor esverdeada após a extrusão da fêmea. Pode-se concluir então que os gametas de P. brevis possuem características típicas dos gametas de outras espécies de peixes teleósteos, fazendo com que a reprodução dessa espécie possa ocorrer facilmente em laboratório contribuindo para a conservação desta espécie, além de servir de modelo para a reprodução de outros peixes filogeneticamente relacionados.

Palavras-chave: Biotécnicas. Curimatã comum. Gametas. Reprodução de Peixes.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1104