COISAS FRÁGEIS: NARRATIVAS DE IDENTIDADE EM FACE AOS IMPACTOS DE UM DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO.

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Indirah Rabelo Granja, LAURA NISSEY MACIEL COSTA, Aluisio Ferreira de Lima

O projeto “Coisas Frágeis: narrativas sobre os efeitos do diagnóstico psiquiátrico para a identidade”, corresponde à análise e as possíveis implicações obtidas por uma escuta das narrativas de indivíduos que organizam/organizaram suas vidas após um laudo psiquiátrico, independente se frequentam/frequentaram ou não serviços de Saúde Mental e coletivos antimanicomiais. Ausente de perguntas de partida, tem-se como orientação metodológica questões que denunciem o impacto do diagnóstico nas experiências de vida. Essa metodologia se alinha em entrevistas não-estruturadas, pois objetiva maior profundidade sobre as narrativas. Para compor o material de pesquisa das trajetórias individuais, foram convidadas pessoas de gêneros e classes sociais distintas, maiores de 18 anos e residentes na cidade de Fortaleza-Ceará. Os participantes foram resguardados por um termo de consentimento da pesquisa, e também do uso de um gravador de voz no momento dos relatos, instrumento necessário para a transcrição fiel das falas, realizadas à posteriori das entrevistas. As análises - em andamento, embora com algumas considerações preliminares, foram categorizadas em suas respectivas transcrições por espaços temporais delimitados por: infância, fase adulta, contato com o diagnóstico e momento(s) de crise(s). Essas divisões foram mapeadas por cores divergentes entre si, a fim de novas descrições sobre os casos, modificação da linearidade inicial e ampliação dos olhares. Neste primeiro momento do projeto, coube-nos mobilizar histórias suficientes para que se estabelecessem não apenas encaixes comuns entre elas, mas sim as complexidades de uma identidade. Inserido dentro de um formato qualitativo, registrado na Plataforma Brasil (CAAE: 53338416.0.0000.5054) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 18/03/2016, o projeto foi selecionado pelo Edital PQ 2015 do CNPq, incluindo o coordenador na condição de Bolsista de Produtividade PQ2.

Palavras-chave: narrativas. social critica. saude mental. psicologia.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1129