DESENVOLVIMENTO DE (BIOS)SENSORES ELETROQUÍMICOS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE CONTAMINANTES EMERGENTES

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Raissa Costa de Oliveira, CAMILA PINHEIRO SOUSA, Adriana Nunes Correia

Prometazina ((RS)-N,N-dimethyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine, PMZ), que pertence ao grupo das fenotiazinas, é um fármaco utilizado por sua ação anti-histamínica, sedativa, antiemética e analgésica. Contudo, PMZ pode causar efeitos adversos, como alterações endócrinas, cardíacas e reprodutivas. Nesta perspectiva, torna-se premente o desenvolvimento de sensores com elevada sensibilidade. Assim, desenvolveu-se metodologia para detecção e quantificação de PMZ baseada na modificação de carbono vítreo (CV) por nanotubos de carbono com paredes múltiplas funcionalizados em mistura ácida por quatro horas (NTCPMF4h) e por polietilenoimina (PEI). Solução estoque de PMZ 1,0 × 10−3 mol L−1 foi preparada por dissolução de massa apropriada em água ultrapura. Os voltamogramas de onda quadrada para CV/NTCPMF4h-PEI foram registrados para avaliar a resposta eletroquímica de PMZ 2,91 × 10−5 mol L−1 e os resultados apresentaram um pico de oxidação irreversível em 0,75 V (vs Ag/AgCl/Cl−KCl sat) em tampão Sörensen pH 2, f = 90 s−1, a = 40 mV e ΔEs = 2 mV (condições otimizadas). Uma correlação linear entre valores de correntes de pico e concentração de PMZ [PMZ] foi observada para [PMZ] variando de 8,91 × 10−7 e 5,03 × 10−6 mol L-1 com r = 0,9973. Os valores dos limites de detecção e quantificação obtidos pelo procedimento proposto foram calculados conforme recomendado pela IUPAC, sendo igual a 2,31 × 10−7 mol L−1 e 7,71 × 10−7mol L−1, respectivamente. O desvio padrão relativo (RSD) Os valores de reprodutibilidade (n = 5) e de repetição (n = 7) foram de 2,78% e 3,32%, respectivamente. Estudos de recuperação foram realizados usando Fenergan® 25 mg, formulação farmacêutica disponível comercialmente na forma de comprimidos. Os valores calculados são 109,54% (RSD 4,57%). De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que esta metodologia pode ser empregada na determinação de PMZ, devido à sua sensibilidade e seletividade.

Palavras-chave: Sensor. Prometazina. Eletroquímica. Polietilenoimina.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1216