DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA REMOÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM BIOGÁS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Cicero Oberlando de Pinho Furtado Junior, LARYSSA XIMENES PINHEIRO, THIAGO MARTINS DANTAS, William Magalhaes Barcellos

O biogás é uma fonte de energia renovável, gerada por digestão anaeróbica de matéria orgânica, e pode ser utilizado em motores a combustão interna para a geração de energia elétrica. Para isso, é necessário seu beneficiamento através da diminuição da concentração de alguns dos seus componentes, entre os quais se destaca o dióxido de carbono (CO2) principal responsável pela diminuição do poder calorífico do biogás. Nesse contexto há diversos processos de remoção de CO2 que podem ser utilizados, sendo a absorção por água o de menor custo operacional e capaz de absorver uma grande quantidade de CO2. Desta forma, para o projeto de um sistema de remoção de CO2, faz-se necessário o desenvolvimento de uma metodologia de cálculo que tome desde o dimensionamento do protótipo laboratorial até a determinação dos periféricos e aparelhagem de controle. Para isso, pode-se fazer uso de ambientes que permitam a implementação e desenvolvimento do procedimento a ser modelado. Conquanto a modelagem se caracterize como o cerne do procedimento, outro ponto de crucial importância é o desenvolvimento de desenhos técnicos que possibilitem a construção do protótipo real além do seu sistema de sustentação e demais componentes. O presente trabalho visou o dimensionamento e instrumentação de um sistema de absorção-dessorção baseado na remoção física de CO2 utilizando água como solvente. Para isso, utilizou-se a ferramenta PYTHON na implementaçãoda modelagem do processo devido ao seu dinamismo e ampla funcionalidade. Além disso, o software SOLIDWORKS foi utilizado para o modelamento 3D do projeto como um todo e as interdependências dos equipamentos e permitiu, ainda, o desenvolvimento dos desenhos para montagem. Com isso, objetiva-se alcançar um sistema operacional contemplando os protótipos e sua instrumentação.

Palavras-chave: Rack. Absorção. Tubulação. CO2.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1224