DISPOSITIVOS ESTRATÉGICOS EM DESIGN SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE LOCAL: RESGATE HISTÓRICO.

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Andre Carvalho de Lima Queiroz, Anna Lucia dos Santos Vieira E Silva

A partir de uma demanda da Associação de Moradores e Amigos do Pacheco (AMAPACHECO), ao Varal - Laboratório de iniciativas em Design Social da UFC, nasce a pesquisa ‘‘Dispositivos estratégicos de Design Social na Construção de Identidade Local” com o objetivo de auxiliar o processo de regeneração do bairro Pacheco, em Caucaia. O laboratório atuou em parceria com a Associação e órgãos públicos em ações coordenadas. Após o diagnóstico das demandas da comunidade, o objetivo se tornou construir estratégias capazes de gerar um sentido de pertencimento dos moradores em relação ao bairro e favorecer o fortalecimento da identidade local. Neste contexto a pesquisa-ação (TRIPP, 2005) foi uma das metodologias utilizadas para o desenvolvimento de dispositivos estratégicos, como peças gráficas e artefatos, produzidos como um plano tático para a realização do objetivo do projeto. Uma das soluções desenvolvidas colaborativamente com a comunidade foi o resgate da história do Pacheco, existente apenas na oralidade. Foi realizado um processo de registro que envolveu a realização de entrevistas. Os registros audiovisuais coletados com os moradores mais antigos, os quais compartilharam suas vivências na comunidade, resultaram em um vídeo que transmite a história e também relata uma parte do processo de atuação do laboratório no bairro. Foi gerado um reconhecimento dos moradores que participaram ativamente desse processo a partir da contação de histórias sobre o local, contribuindo para a reconstrução dos laços das pessoas com o espaço em que vivem e, consequentemente, a reconstrução do sentido de lugar (MANZINI, 2017). Além disso, foi desenvolvido um livreto com ilustrações das crianças da Escola Adriano Martins que traduz o registro obtido, permitindo que os alunos da escola e todos os moradores tenham acesso e possam conhecer melhor a história do bairro, o que possibilita que esse passado rico permaneça vivo ao longo do tempo.

Palavras-chave: Design social. Dispositivos estratégicos. Identidade local. Metodologias participativas.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1267