ESTIMATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA-A NO RESERVATÓRIO GENERAL SAMPAIO UTILIZANDO DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Valeria Severo de Noronha, NICOLE SARAH CARVALHO PONTE, FERNANDO BEZERRA LOPES, EUNICE MAIA DE ANDRADE, Fernando Bezerra Lopes

A água é de grande importância para todas as formas de vida no planeta. Contudo, vem tornando-se mais escassa devido aos processos danosos para os ecossistemas aquáticos, como a eutrofização. A concentração de clorofila-a pode ser estimada com o uso do sensoriamento remoto, uma ferramenta com alta precisão e boa acessibilidade. Dessa forma, objetivou-se estimar a concentração de clorofila-a no reservatório General Sampaio, Ceará. O açude está localizado na Bacia hidrográfica do Curu, Ceará. Foram utilizados dados de sensoriamento remoto durante o primeiro semestre (junho de 2017) e segundo semestre (setembro de 2017). Para o estudo foram utilizados dados pluviométricos e de qualidade da água obtidos na página do portal hidrológico do Ceará. O mapeamento da concentração de clorofila-a foi realizado com base em imagens orbitais captadas pelo sensor OLI, instalado abordo do satélite Landsat-8, disponibilizadas na página da United States Geological Survey (USGS). Primeiro foi realizado a calibração radiométrica das imagens e depois foi realizada a correção atmosférica pelo algoritmo Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes (FLAASH), presente no programa Environment for Visualizing Images (ENVI), usando o modelo Moderate Resolution Atmospheric Radiance and Transmittance (MODTRAN). Os dados pluviométricos foram obtidos na página do Portal Hidrológico do Ceará. A concentração de clorofila-a foi estimada utilizando um modelo que usa uma razão das bandas do azul e verde do sensor. Observa-se que no primeiro semestre houve uma predominância a concentração de clorofila-a variou de 37,1 a 47,4 µg/L com predominância das concentrações de clorofila-a entre 37,1 e 39,2 µg/L. Já no segundo semestre, o reservatório apresentou uma variação na sua concentração de clorofila-a de 37,03 a 44,0 µg/L. A qualidade da água para o período de estudo foi classificada como eutrófica.

Palavras-chave: Qualidade da água. eutrofização. LandSat 8. Imagem orbital.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1354