ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE METAIS UTILIZANDO O PROCESSO DE BIOSSORÇÃO/ELETROCOAGULAÇÃO/FLOTAÇÃO DE UM EFLUENTE SINTÉTICO VARIANDO OS PARÂMETROS CONCENTRAÇÃO DE BIOMASSA DE MICROALGA E TEMPO DE PROCESSO

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Amanda Ingrind Sousa Duarte, LIANA GEISA CONRADO MAIA, JULIENE TOMÉ OLIVEIRA, LUIZA MARIA GOMES DE SENA, Ronaldo Ferreira do Nascimento

As microalgas têm várias aplicações industriais que podem reduzir o custo da coprodução de biocombustíveis. Entre essas aplicações, a biorremediação ambiental é cada vez mais estudada. A poluição por metais pesados, um dos problemas da indústria de produção de jóias, e suas implicações para a saúde pública e o meio ambiente levam a um maior interesse no desenvolvimento de abordagens de biotecnologia ambiental. Este trabalho tem por finalidade avaliar a influência da concentração de biomassa de microalga e o tempo de aplicação do processo eletrolítico na eficiência de remoção dos metais Cu2+ e Ni2+.Todas as experiências foram realizadas com a microalga Chlorellavulgaris, aclimatada no meio de cultivo ureia e superfosfato triplo (SPT) que corresponde a um meio sintético alternativo contendo todos os nutrientes necessários ao crescimento da microalga. Os experimentos foram realizados em um reator operando em batelada, para o funcionamento da célula eletrolítica utilizou-se 2 placas metálicas como eletrodos com espaçamentos de 1 mm, Alumínio/Alumínio, cada uma medindo 5,0 x 14,0 x 0,4 cm, resultando numa área superficial de 28,0 cm2, conectadas por um arranjo em paralelo e ligados a um circuito conversor de corrente, utilizou-se um volume útil de 2,0 L e o reator foi construído em acrílico. Observou-se que os experimentos atingiam uma eficiência de remoção de metais em torno de 95% após 60 minutos de processo eletrolítico e após 15 minutos é possível obter uma remoção satisfatória de Cu e Ni, nas concentrações de até 50% (v/v) de biomassa e efluente sintético e praticamente toda a biomassa de microalga é eletroflotada.

Palavras-chave: tratamento eletrolítico. microalgas. biorremediação. eletrodo de alumínio.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1377