ESTUDO DA REMOÇÃO DE SILOXANOS EM BIOGÁS UTILIZANDO SISTEMA DE ADSORÇÃO

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Yuri Moreira de Mesquita, THIAGO MARTINS DANTAS, William Magalhaes Barcellos

Dentre as formas de produção de biogás destaca-se, atualmente, a utilização de reatores anaeróbios, utilizados em estações de tratamento de esgoto para o tratamento do lodo. Contudo, o biogás produzido precisa passar por um processo de purificação antes que possa ser utilizado e, dentre as substancias que precisam ser removidas do biogás, destacam-se os siloxanos que serão o foco deste trabalho. Os Siloxanos são compostos de sílica que contém radicais orgânicos ligados a eles e estão presentes no biogás devido a digestão anaeróbia de produtos encontrados no esgoto como cosméticos e tintas. Por terem baixa solubilidade e alta pressão de vapor, eles volatilizam-se e misturam-se ao biogás que, se utilizado sem pré-tratamento, acarreta a formação de cristais em motores a combustão gerando um processo de abrasão a longo prazo. O trabalho tem como objetivo estudar a remoção dos siloxanos através do processo de adsorção, que consiste na retenção de um fluido, chamado de adsorvido, pela superfície de um sólido poroso, chamado adsorvente. Será, ainda, adotado o método experimental, que consiste na passagem de um fluxo de gás por um reator com leito fixo, onde o adsorvido fica retido nos poros do adsorvente. O estudo está sendo realizado tanto por meio de experimentos em uma coluna projetada para teste conjuntamente com a utilização de dados de isotermas retirados de artigos científicos para modelagem computacional de curvas de Breakthrought utilizando um software de simulação multifísica (COMSOL).

Palavras-chave: Siloxanos. Adsorção. Simulação. Biogás.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1380