IDENTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES LIPÍDICOS E PROTEICOS A PARTIR DA BIODEGRADAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POR GORDONIA SP. UTILIZANDO ESPECTROMETRIA DE MASSAS

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Raissa Caroline Dias Ferreira, MARIA LUIZA FERREIRA REIS, VÂNIA MARIA MACIEL MELO, DENISE CAVALCANTE HISSA, Denise Cavalcante Hissa

A biorremediação utiliza o potencial metabólico de microrganismos para degradar ou estabilizar contaminantes, entretanto, quando introduzido no local afetado, é necessário monitorar a biodegradação do composto em questão devido à possibilidade de outros compostos, não prejudiciais, serem degradados pelo microrganismo inserido ao invés do composto contaminante. Dessa forma, este estudo teve por objetivo identificar biomarcadores proteicos e lipídicos associados à degradação da glicose, n-hexadecano e querosene por cepas de Gordonia sp. utilizando espectrometria de massa MALDI-TOF. Os ensaios de biodegradação foram realizados com as cepas Gordonia sp. HEXBA05, QUEBA05 e PETBA15, onde 1 % (v/v) do inóculo foi transferido para meio Bushnell-Haas BH contendo 1% (v/v) de diferentes fontes de carbono: glicose, n-hexadecano, querosene e petróleo. Os frascos foram incubados a 150 rpm a 30 ºC. Após o cultivo, as proteínas totais e lipídeos totais foram extraídos para análise por espectrometria de massa em MALDI-TOF. Para os perfis proteicos das cepas PETBA15 e QUEBA05, o espectro apresentou íons mais acentuados na faixa entre m/z 2000-12000. E os íons com maior destaque para cada fonte de carbono foram m/z 4067.1, 2816.8, 2837.6 e 4370.7 para QUEBA05 e m/z 4012.0, 2660.9, 3372.0 e 66415.5 para PETBA15. Para os perfis lipídicos da cepa PETBA15, o espectro exibiu íons mais acentuados na região entre m/z 600-1400. E os íons com maior destaque foram m/z 685.6, m/z 1236.9 e m/z 1239.0 para a glicose; m/z 685.6, m/z 1237.0 e m/z 1239.0 para o n-hexadecano; e m/z 663.6, m/z 685.6, m/z 714.7 e m/z 736.7 para o querosene. Os resultados preliminares da extração de lipídeos totais e de proteínas totais revelaram que as cepas de Gordonia cultivadas em diferentes fontes de carbono podem demonstrar diferentes perfis lipídicos e proteicos, o que facilitaria o monitoramento da biorremediação.

Palavras-chave: Biorremediação. Biomarcadores. Gordonia sp. Espectrometria de massa.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1499