MAPAS DE RISCO NOS LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Anni Lima Ribeiro, JOSILENE SAMPAIO QUINTELA, Renata Bessa Pontes

Introdução: Mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores que podem acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores. Objetivo: Elaborar os mapas de risco dos laboratórios do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Método: Tratou-se de uma pesquisa de campo que visou à elaboração dos mapas de risco dos laboratórios do departamento de Fisioterapia. O período de coleta e confecção dos mapas foi de março a junho de 2018. Previamente, foi realizada uma capacitação dos pesquisadores pela Coordenadoria de Qualidade de Vida do Trabalho. Em seguida, iniciaram-se as visitas aos cinco laboratórios e, posteriormente à coleta dos dados, foram confeccionados os mapas de riscos. Resultados: No Laboratório de Análise do Movimento Humano, foi encontrado risco ergonômico e de acidentes de grau médio. No Laboratório de Eletrotermofototerapia, o risco encontrado foi somente o ergonômico, classificado como médio. Já no Laboratório Dermefisio, os riscos encontrados foram ergonômicos e de acidentes, ambos em grau pequeno. No laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratória, os riscos foram: ergonômico, biológico e químico, sendo todos classificados em grau pequeno. E no Laboratório de Saúde da Mulher, foram encontrados riscos médios ergonômico e de acidentes. Conclusão: A análise dos dados demonstrou que os riscos encontrados com maior frequência foram o ergonômico e o de acidentes. É de considerável relevância tratar da biossegurança coletiva e individual, inclusive no ambiente acadêmico. Por isso, os mapas de riscos se tornam fundamentais, visto a necessidade de uma atenção maior à prevenção, controle e/ou eliminação dos riscos ocupacionais.

Palavras-chave: Mapa de Risco. Risco Ocupacional. Departamento de Fisioterapia. Laboratórios.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1589