MONTAGEM DE SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO PARA CULTIVO DE MICROALGA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Davi Araujo Cerqueira, GIANCARLO LAVOR CORDEIRO, DANILO CAVALCANTE DA SILVA, KELMA MARIA DOS SANTOS PIRES CAVALCANTE, Kelma Maria dos Santos Pires Cavalcante

Aquicultura é a técnica de produzir organismos que vivem ou que passam pelo menos uma fase da vida em ambiente aquático. Trata-se de uma área bastante abrangente, a qual se inserem diversos ramos como a carcinicultura, piscicultura, malacocultura e algicultura. Algicultura, ou algacultura, é o cultivo de macro e microalgas que são vegetais de valor agregado para indústrias devido à sua riqueza nutricional. Atualmente existem muitas metodologias de cultivo em todas as áreas da aquicultura. O SRA (sistema de recirculação para aquicultura) tem sido bastante utilizado nesse ramo nas diversas áreas e consiste na circulação contínua da água do sistema, diminuindo a demanda hídrica. O trabalho teve como objetivo realizar um sistema de recirculação para o cultivo da microalga spirulina (Arthrospira platensis) e avaliar seu processo de montagem bem como a eficiência do cultivo. No Centro de Biotecnologia Aplicada à Aquicultura, da UFC, foi montado o sistema composto por 3 caixas d’água de 500 L com flange, 1,5 m de cano de 20 mm, 3 m de cano de 100 mm, um tê soldável com rosca na boca central, um joelho 90◦ soldável com rosca, duas torneiras, 1,5 m de mangueira, 2 pallets e uma bomba submersa de 4 m³/h de vazão. Duas das três caixas ficaram sobre os pallets, para o retorno da água por gravidade. Após a montagem, o sistema foi inoculado com 10% do volume total útil com a cepa da microalga e o restante completado com meio de cultivo, totalizando 1.500 L de volume total útil. O sistema foi alimentado por iluminação natural (solar). A instalação do sistema foi bem sucedida e apresentou funcionamento eficiente. A microalga demonstrou uma boa adaptação, bem como crescimento satisfatório, além da obtenção de biomassa algal por meio de filtração. Logo, conclui-se que a microalga spirulina se adapta bem ao sistema, fazendo do mesmo eficiente para o cultivo da cianobactéria A. platensis.

Palavras-chave: MICROALGA. AQUICULTURA. RECIRCULAÇAO. ALGICULTURA.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1635