ESTUDO E PROJETO DE UM SPDA PARA UMA EDIFICAÇÃO DA UFC

IV Encontro de Programas de Educação Tutorial

Daniel Akio Morita, Bruno Vasconcelos Silva, Melissa do Nascimento Rebouças Viana, Bruno Wendell Bandeira de Sousa, Davi Mendes Gomes, Rene Pastor Torrico Bascope

Introdução: Técnicas de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) têm se tornado mais abrangentes em virtude do avanço tecnológico. Para lidar com esse avanço, foi preciso atualizar a ABNT NBR 5419 de 2005, que normalizava a construção de SPDAs, e que foi expandida e aprimorada, sua nova versão tendo sido publicada em 2015. O SPDA de um edifício é feito para impedir que descargas elétricas lhe causem danos, protegendo seus usuários e sua estrutura física, interna e externa. Objetivos: Analisar o atual projeto de SPDA do bloco 716 do Campus do Pici (bloco dos professores do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC) e projetar um SPDA para o mesmo bloco de acordo com as diretrizes da norma atualizada em 2015. Metodologia: Para se obter um efeito comparativo, foram estudadas as duas versões da NBR 5419, com ênfase nos aspectos de análise e projeto da norma atualizada. Os diversos dados necessários para definição dos parâmetros avaliativos foram coletados e aplicados nas fórmulas da norma. Resultados: Os estudos e as projeções mostraram que o bloco não demandava a presença obrigatória de um SPDA, mas a presença de vários laboratórios relevantes e o grande fluxo de pessoas no bloco foram fatos suficientes para motivar o projeto de um novo SPDA, pois verificou-se, também, que o presente sistema não contemplava a proteção de toda a estrutura do bloco. Assim, os estudantes aplicaram alguns dos métodos apresentados nos textos da norma e modelaram um SPDA para o edifício. Conclusão: Conseguiu-se desenvolver um projeto de SPDA que atende às exigências da ABNT e que, portanto, garante a segurança do bloco e dos circunstantes, ao menos teoricamente. A antiga instalação do bloco deixava uma porcentagem considerável do bloco descoberta pela proteção, e por isso não era adequada. Por fim, não se tem ainda uma posição da Universidade sobre a possibilidade de pôr o projeto em prática.

Palavras-chave: SPDA. Descargas atmosféricas. Segurança. ABNT NBR 5419.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017

4556