INVESTIGANDO A ACESSIBILIDADE DO SOLAR

II Encontro de Iniciação Acadêmica

Francisco Tiago Fontenele Damasceno, Bruno Matos de Araújo, Windson Viana de Carvalho

O objetivo principal do projeto é a avaliação da acessibilidade dos portais web da UFC Virtual, dando um enfoque especial à plataforma Solar. Este ambiente virtual de aprendizagem é a plataforma padrão da Universidade para os cursos semi-presenciais. Para a pesquisa da bolsa de extensão, os orientandos buscaram um público alvo: alunos da UFC com deficiência visual total/parcial, tendo em vista a realidade de dois alunos cegos da graduação semi-presencial no pólo de Itapipoca. Estes alunos vêm enfrentando problemas de acessibilidade no ambiente do Solar com dificuldades para ter acesso ao material das aulas e realização das atividades. O desenvolvimento das atividades do projeto se iniciou com o estudo dos padrões de acessibilidade da Web(WCAG e eMAG), com a criação de tutoriais para correções de erros no sistema e a avaliação de acessibilidade do ambiente com usuários com deficiência visual. Os tutoriais objetivavam tornar mais acessíveis os documentos/páginas gerados(as) pelo o Solar. As avaliações de acessibilidade foram realizadas com um aluno voluntário da UFC que tem baixa visão(40%). Em termos práticos, foram usados o software NVDA(versão 2) para fazer a leitura de tela dos documentos em PDF e o Adobe Acrobat Pro XI para fazer verificação final de acessibilidade. Todos os problemas encontrados eram reportados à equipe de desenvolvimento do Solar cujo objetivo final é adequar o ambiente virtual de aprendizagem aos padrões do eMAG do Governo Federal.

Palavras-chave: ACESSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA. SOLAR. WEB.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017

5247