PREVALÊNCIA DE SINAIS, SINTOMAS E SUBTIPOS DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

II Encontro de Iniciação Acadêmica

Lia Raquel Teixeira Sousa, Ícaro Denes Lopes Ferreira, Lúcia Libanez Bessa Campelo Braga, Livia Maria Sales Pinto

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que engloba um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, a Articulação Temporomandibular (ATM) e estruturas associadas. A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma desordem gastrointestinal crônica, caracterizada por dor e alteração na motilidade intestinal. Sensibilização periférica, central e anormalidade no controle de dor endógeno têm sido propostas como mecanismos básicos para ambas desordens. Este estudo tem como objetivo verificar a prevalência de sinais, sintomas e subtipos de Disfunção Temporomandibular em indivíduos com Síndrome do Intestino Irritável. A amostra será composta por 50 indivíduos e será coletada no Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Os participantes da pesquisa serão encaminhados ao curso de Odontologia para avaliação segundo anamnese e exame clínico propostos pelo critério de diagnóstico do Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) que foi desenvolvido com o intuito de proporcionar aos pesquisadores clínicos um sistema padronizado que pudesse ser utilizado para examinar, diagnosticar e classificar os subtipos mais comuns de DTM. O projeto de pesquisa foi submetido para aprovação na Plataforma Brasil, e os alunos bolsistas estão passando por familiarização com os instrumentos, bem como calibração para correta execução da pesquisa.

Palavras-chave: disfunção tempomandibular. irritable bowel syndrome. Temporomandibular Disorders. chronic pain.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017

5405