AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DE USO NO SITE DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ EM QUIXADÁ

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Camilla de Almeida Alves, Kimberly Oliveira da Silva, Ryanne de Oliveira Paz, Maria Raquel Lopes Pereira, João Vilnei de Oliveira Filho

Este trabalho apresenta uma avaliação de usabilidade realizada no site institucional do Campus da Universidade Federal do Ceará em Quixadá. Como metodologia, dois métodos de avaliação foram utilizados. O primeiro consiste de um questionário online, disponibilizado para a comunidade acadêmica, com o objetivo de coletar dados relacionados à usabilidade e experiência dos usuários. O segundo método consiste de uma avaliação heurística para identificar problemas na interface do site. Os resultados mostram que o site do ?Campus precisa ser mais intuitivo e organizado para que o usuário consiga atingir seu o objetivo de forma mais rápida e fácil.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

65