IMPLANTAÇÃO DE UM PROCESSO DE INTEGRAÇÃO CONTÍNUA EM UM NÚCLEO DE PRÁTICAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Danilo Almeida Felipe, Jorge Saba Jorge Neto, Ruben Blenício Tavares Silva, Virginia Farias de Sousa

O Núcleo de Práticas em Informática da Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá é um ambiente nos moldes de uma fábrica de software e utilizador de práticas ágeis. A prática de Integração Contínua oferece suporte ao processo de desenvolvimento de software de modo a torná-lo ainda eficiente. Assim, este resumo apresenta a proposta da definição de um processo de Integração Contínua que está sendo implantado no NPI para utilização em seus projetos.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

134