INVESTIGANDO A MANUTENIBILIDADE DE PROJETOS DO NÚCLEO DE PRÁTICAS EM INFORMÁTICA

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Danilo A. Felipe, Myrella M. Nobre, Roy K. A. Teixeira, Tamyres B. de Souza, Virginia F. de Sousa, Rainara M. Carvalho

Este artigo apresenta um relato de experiência sobre a realização de um estudo da avaliação da manutenibilidade de três sistemas desenvolvidos pelo Núcleo de Práticas em Informática, utilizando como medida de qualidade a suíte de medidas CK metrics. Como forma de avaliar esses sistemas foi usada a ferramenta CKJM.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

156