MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS PORTAIS SIPPA, CONTEST E SISAC

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Israel Bessa Silva, José Murilo de Oliveira Junior, Bianca Sarah Pinheiro daCunha, Rainara M. Carvalho

Este artigo descreve o planejamento, execução e resultados da medição de desempenho dos portais Sippa, Sisac e Contest, que são utilizados por alunos e professores do campus de Quixadá. Foi utilizada a ferramenta Apache Jmeter para medir as principais funcionalidades de cada aplicação através de testes de carga. Após os testes, foi tirada a média de cada medida coletada e, esta, comparada com um website modelo. Os resultados podem ser encontrados em uma planilha no Google Docs.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

164