PROTÓTIPO DE UMA URNA ELETRÔNICA PARA A VOTAÇÃO DA QUALIDADE DA REFEIÇÃO DO RU UFC CAMPUS QUIXADÁ

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Etienne Nazareth Lima Moraes, Israel Bessa Silva, Jefferson de Carvalho Silva, Rainara Maia Carvalho

Este trabalho visa mostrar como foi idealizado e desenvolvido o protótipo de uma urna com o objetivo de reduzir a quantidade de tempo necessário para a nutricionista contar os votos dos usuários sobre a qualidade das refeições do Refeitório Universitário da UFC Campus Quixadá, além de tornar mais sustentável a forma utilizada nesse processo, uma vez que com o protótipo é dispensado o uso de papel.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

202