RU OFFLINE - APLICATIVO MULTIPLATAFORMA PARA CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFC EM CASO DE FALTA DE INTERNET OU ENERGIA ELÉTRICA

Encontros Universitários 2018 - Quixadá

Jefferson Nobre Maia, Davi Romero de Vasconcelos

Este artigo descreve o desenvolvimento de um aplicativo híbrido multiplataforma baseado nas ferramentas Ionic, Cordova e Electron que visa realizar o controle de acesso dos usuários dos restaurantes universitários da Universidade Federal do Ceará - UFC a suas dependências em caso de falta de internet ou energia elétrica.

Palavras-chave: .

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, n. 2, 2018

242